Jeg har flere patienter i dag tre i alt og det var i bund og grund er ikke nogen god samtale hvor de ligesom har lært nogle nye interventioner i forhold til Egmont-apparatet. Alligevel er der stadigvæk tidspres som gør at jeg kan ikke koncentrere mig på det væsentlig opgave det vil sige at producere og multiplicere Anton forretningen kan derfor ikke komme rigtig i gang fordi jeg stadigvæk har så mange private kunder der trænger til hjælp jeg ved ikke