Jeg prøver nu at udtrykke mig på dansk og jeg er usikker på om software er stabil og at vi skal være en dårlig første indtryk, hvis han ikke virker 100 %. Indholdet er sekundær flow af software er meget mere afgørende. Jeg er forbeholdt optimistisk Har som mine tvivl om den kan holde til stresstesten